0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

5

10

15

20

25

30

PM779 0^o, 23^oW Sentinel Speed daily avg

Depth (m)

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2008 2009

bin delphs

Nortek

Sontek

Nortek

Sontek

TRDI DVS

cm/s