-60 -40 -20 0 20 40 60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 U Current (cm/s)

Depth (m)

0, 23W pm779 Depth vs U Current Speed

7.38m Nortek

17.38m Nortek

9.25m Sontek

19.25m Sontek 25.75m DVS

Sentinel ±1 St. Dev -40 -20 0 20 40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 V Current (cm/s)

0, 23W pm779 Depth vs V Current Speed

7.38m Nortek

17.38m Nortek

9.25m Sontek

19.25m Sontek 25.75m DVS

Sentinel ±1 St. Dev

0 20 40 60 80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Current (cm/s)

0, 23W pm779 Depth vs Current Speed

7.38m Nortek

17.38m Nortek

9.25m Sontek

19.25m Sontek 25.75m DVS

Sentinel ±1 St. Dev 0 100 200 300 400

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Direction (^o)

0, 23W pm779 Depth vs Current Direction

7.38m Nortek

17.38m Nortek

9.25m Sontek

19.25m Sontek 25.75m DVS

Sentinel ±1 St. Dev