-100 -50 0 50 100 0,23W pm779 sen u v sp dir bin11 u cm/s

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

-100 -50 0 50 100 v cm/s

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

0

50

100 sp cm/s

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

0 100 200 300 400 dir deg

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2008 2009