0 2 4 6 8 10 12

-300

-150 0 150 300

0 2 4 6 8 10 12

-150 -75 0 75 150

0 2 4 6 8 10 12

-100 -50 0 50 100

Time (hours after earthquake)

0 2 4 6 8 10 12

-200

-100 0 100 200

Time (hours after earthquake)

L1 L1-extended vertical axis: amplitude in cm
 17. Gig Harbor

 18. Hale Pass

 19. Shelton

 20. Olympia