0 2 4 6 8 10 12 0

50

100

0 2 4 6 8 10 12 0

100

200

0 2 4 6 8 10 12 0

75

150

0 2 4 6 8 10 12 0

450

900

Time (hours after earthquake)

L1 L1-extended vertical axis: current in cm/s
 5. Mukilteo

 6. Hansville

 7. Port Ludlow

 8. Port Gamble