0 2 4 6 8 10 12 0

25

50

0 2 4 6 8 10 12 0

25

50

0 2 4 6 8 10 12 0

200

400

0 2 4 6 8 10 12 0

200

400

Time (hours after earthquake)

L1 L1-extended vertical axis: current in cm/s
 4. E Harbor Is.

 5. W Harbor Is.

 6. SE Harbor Is.

 7. SW Harbor Is.