0.008

0.015

0.030

0.050

0.100

0.200

0.400

0.800

1.600

3.200

6.400pmol/kg

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.8

0.8

0.8

0.8

1.6

1.6

1.6

1.6

0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Depth (m)

50 60 70 80 90 100 110

Longitude (E)

CFC-11, WOCE Indian Ocean Section-I3